 -1.075619033E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.444179E+00  dx in pixels
 -1.486509E+01  dy in pixels
      1.012709  scalx
      1.025314  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
