 -1.205044239E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.869000E-01  dx in pixels
 -1.107120E+01  dy in pixels
      1.015357  scalx
      1.024022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
