 -1.104906922E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.128400E+00  dx in pixels
 -9.876600E+00  dy in pixels
      1.010547  scalx
      1.026222  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
