 -1.011722180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.060245E+00  dx in pixels
 -1.828494E+01  dy in pixels
      1.016642  scalx
      1.020428  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
