 -1.183995880E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.396700E+00  dx in pixels
 -1.119300E+01  dy in pixels
      1.018815  scalx
      1.019380  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
