 -1.089181330E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.238300E+00  dx in pixels
 -1.238910E+01  dy in pixels
      1.012365  scalx
      1.026844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
