 -1.239765446E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.056800E+00  dx in pixels
 -1.236630E+01  dy in pixels
      1.015680  scalx
      1.023944  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
