 -1.203746906E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.875624E-01  dx in pixels
 -7.580822E-02  dy in pixels
      1.026621  scale x
      1.031850  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
