 -1.017392651E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.523219E+00  dx in pixels
 -1.972873E+01  dy in pixels
      1.021300  scalx
      1.015077  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
