 -1.152420851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.480500E+00  dx in pixels
 -1.356950E+01  dy in pixels
      1.023789  scalx
      1.014427  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
