 -1.123495131E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.824102E-01  dx in pixels
 -1.865010E+00  dy in pixels
      1.034694  scale x
      1.022197  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
