 -1.124175988E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.855857E+00  dx in pixels
 -1.589004E+01  dy in pixels
      1.009617  scalx
      1.028774  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
