 -1.221536628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.742500E+00  dx in pixels
 -1.110050E+01  dy in pixels
      1.011620  scalx
      1.028030  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
