 -1.212286370E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.655044E-02  dx in pixels
 -9.446010E-01  dy in pixels
      1.022623  scale x
      1.036111  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
