 -1.181600079E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.471200E+00  dx in pixels
 -7.828800E+00  dy in pixels
      1.017538  scalx
      1.022013  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
