 -1.038997031E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.967500E+00  dx in pixels
 -1.052640E+01  dy in pixels
      1.015939  scalx
      1.022289  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
