 -1.051379463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.775414E+00  dx in pixels
 -1.574117E+01  dy in pixels
      1.014883  scalx
      1.023391  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
