 -1.176622497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.006631E-01  dx in pixels
  1.723327E-02  dy in pixels
      1.028647  scale x
      1.031232  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
