 -1.090054113E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.621994E+00  dx in pixels
 -1.599057E+01  dy in pixels
      1.013928  scalx
      1.024098  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
