 -1.002661523E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.111215E+00  dx in pixels
 -1.562047E+01  dy in pixels
      1.009521  scalx
      1.027515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
