 -1.080751523E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.607300E+00  dx in pixels
 -1.159950E+01  dy in pixels
      1.011699  scalx
      1.026832  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
