 -1.018976926E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.699997E+00  dx in pixels
 -1.679032E+01  dy in pixels
      1.015830  scalx
      1.021310  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
