 -1.180533426E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.868800E+00  dx in pixels
 -9.222900E+00  dy in pixels
      1.018256  scalx
      1.020281  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
