 -1.015950290E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.628284E+00  dx in pixels
 -1.786325E+01  dy in pixels
      1.015006  scalx
      1.022651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
