 -1.183004890E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.683100E+00  dx in pixels
 -1.273400E+01  dy in pixels
      1.017257  scalx
      1.021516  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
