 -1.033771153E-02 -3.637293700E-04 -1.209803578E-04 -2.163694459E-04  rotation in radian
 -9.001248E+00  dx in pixels
 -1.621060E+01  dy in pixels
      1.015010  scalx
      1.023338  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
