 -1.061170718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.083761E+01  dx in pixels
 -1.633400E+01  dy in pixels
      1.014591  scalx
      1.024577  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
