 -1.166820368E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.061687E-02  dx in pixels
  6.940377E-02  dy in pixels
      1.027699  scale x
      1.031698  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
