 -1.185080852E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.281000E+00  dx in pixels
 -9.613500E+00  dy in pixels
      1.015380  scalx
      1.023808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
