 -1.020795011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.761424E+00  dx in pixels
 -1.470945E+01  dy in pixels
      1.015623  scalx
      1.021413  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
