 -1.153717125E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.753300E+00  dx in pixels
 -7.869100E+00  dy in pixels
      1.009230  scalx
      1.025910  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
