 -1.099528689E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.563800E+00  dx in pixels
 -1.441502E+01  dy in pixels
      1.008589  scalx
      1.027417  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
