 -1.204160089E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.241800E+00  dx in pixels
 -8.578800E+00  dy in pixels
      1.010897  scalx
      1.026646  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
