 -1.083219454E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.568648E+00  dx in pixels
 -1.531433E+01  dy in pixels
      1.015155  scalx
      1.023648  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
