 -1.173939810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.654000E+00  dx in pixels
 -1.029280E+01  dy in pixels
      1.022618  scalx
      1.013103  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
