 -8.951179720E-03 -3.390587504E-03 -2.056697398E-03 -3.012897747E-03  rotation in radian
  3.150800E+00  dx in pixels
 -1.555010E+01  dy in pixels
      1.017100  scalx
      1.021756  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
