 -9.836881130E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.409310E-01  dx in pixels
 -1.663714E+01  dy in pixels
      1.019565  scalx
      1.018459  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
