 -1.073354563E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.267800E+00  dx in pixels
 -1.370840E+01  dy in pixels
      1.021536  scalx
      1.017329  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
