 -1.194226160E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.212500E+00  dx in pixels
 -1.025590E+01  dy in pixels
      1.015115  scalx
      1.024450  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
