 -1.045275409E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.830778E+00  dx in pixels
 -1.907681E+01  dy in pixels
      1.013327  scalx
      1.025427  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
