 -1.204371609E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.467000E-01  dx in pixels
 -1.264420E+01  dy in pixels
      1.015236  scalx
      1.024416  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
