 -1.169624109E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.244890E-01  dx in pixels
  1.611893E-02  dy in pixels
      1.026851  scale x
      1.032920  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
