 -1.149174712E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.822852E-01  dx in pixels
 -1.388800E+01  dy in pixels
      1.008252  scalx
      1.028085  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
