 -1.266478988E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.339400E+00  dx in pixels
 -1.342170E+01  dy in pixels
      1.012563  scalx
      1.028632  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
