 -1.206752780E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.660800E+00  dx in pixels
 -1.463850E+01  dy in pixels
      1.017080  scalx
      1.021915  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
