 -1.058960250E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.244000E+00  dx in pixels
 -9.864000E+00  dy in pixels
      1.015984  scalx
      1.023413  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
