 -1.067959184E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.988400E+00  dx in pixels
 -1.007700E+01  dy in pixels
      1.014865  scalx
      1.024717  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
