 -9.593474580E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.826849E+00  dx in pixels
 -1.584767E+01  dy in pixels
      1.014355  scalx
      1.024022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
