 -1.067751858E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.418500E+00  dx in pixels
 -9.945600E+00  dy in pixels
      1.016961  scalx
      1.023466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
