 -1.071660206E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.396600E+00  dx in pixels
 -1.025580E+01  dy in pixels
      1.020850  scalx
      1.016667  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
